Copyright: Windows NT 4.0 用ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟのﾍﾙﾌﾟ, (C) ATI Technologies Inc.  Wednesday, March 31, 1999 10:10:34, Version H6.1
Citation: Windows NT 4.0 用ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟのﾍﾙﾌﾟ, (C) ATI Technologies Inc., Version H6.1


知りたい項目は...

  フラット パネル ディスプレイの表示領域を拡張する

  フラット パネル ディスプレイの明るさを調整する

  「はじめに」ウィンドウに戻る

  「トピックの検索」ダイアログを表示する


 フラット パネル ディスプレイ機能

知りたい項目は...

  フラット パネル ディスプレイを有効/無効にする

  フラット パネル ディスプレイの表示領域を拡張する

  フラット パネル ディスプレイの明るさを調整する

  「はじめに」ウィンドウに戻る

  「トピックの検索」ダイアログを表示する


フラット パネル ディスプレイの表示領域を拡張するには
 フラット パネル属性

フラット パネル ディスプレイの表示領域を拡張するには

1	 をクリックして「画面のプロパティ」を表示します。

2	[画面] タブをクリックします。

3	[フラット パネル] ボタンをクリックします。

フラット パネルは画面のプロパティを変更する前に有効になっていなければなりません。詳細は、ここをクリックしてください。

4	[イメージをパネルサイズに合わせる] ボタンをクリックします。

5	[OK] または [適用] をクリックして変更を保存します。

ノート

このボタンをクリックすると、画面がフラット パネル ディスプレイの固定サイズに拡張されます。たとえば、800 x 600 フラット パネル ディスプレイ上で 320 x 200 モードで表示していた場合、ボタンをクリックすると、800 x 600 モードに拡張されます。

 関連項目


フラット パネル ディスプレイの明るさを調整する
 フラット パネル属性

フラット パネル ディスプレイの明るさを調整する

1	 をクリックして「画面のプロパティ」を表示します。

2	[画面] タブをクリックします。

3	[フラット パネル] ボタンをクリックします。

フラット パネルは画面のプロパティを変更する前に有効になっていなければなりません。詳細は、ここをクリックしてください。

4	スライダをドラッグしてフラット パネル ディスプレイの明るさを調整します。

5	[OK] または [適用] をクリックして変更を保存します。

ノート

この機能は、特定のハイ コントラスト フラット パネル ディスプレイでのみ利用できます。

 関連項目


フラット パネルの明るさと色拡張設定を初期設定値に戻すには
 フラット パネル属性

フラット パネルの明るさ設定を初期設定値に戻すに

1	 をクリックして「画面のプロパティ」を表示します。

2	[画面] タブをクリックします。

3	[フラット パネル] ボタンをクリックします。

フラット パネルは画面のプロパティを変更する前に有効になっていなければなりません。詳細は、ここをクリックしてください。

4	[既定値] ボタンをクリックします。

5	[OK] または [適用] をクリックして変更を保存します。

ノート

この機能は、特定のハイ コントラスト フラット パネル ディスプレイでのみ利用できます。

 関連項目


スライダをドラッグして、フラット パネル ディスプレイの明るさを調整します。


フラット パネルでサポートされている最大解像度とリフレッシュ レートを表示します。


このボタンをクリックすると拡張機能がオンになります。画面は、フラット パネル ディスプレイの固定サイズに拡張されます。たとえば、800 x 600 フラット パネル ディスプレイ上で 320 x 200 モードで表示していた場合、ボタンをクリックすると、800 x 600 モードに拡張されます。


[明るさ] トラックバーの設定を初期設定値に戻します。


ご利用になっているグラフィック アクセラレータは、デスクトップの内容を、別の解像度とリフレッシュ レートを持つ別のディスプレイ モードで表示することができます。